Secure Login (7.x-1.1) - en to tr translation catalogue (4 entries)

en: Secure user login form
tr: Güvenli kullanıcı girişi formu

en: If enabled, the user login form will be submitted to the secure URL.
tr: Etkinleştirilmişse, kullanıcı girişi formu güvenli URL'ye gönderilecektir.

en: Secure user login block form
tr: Güvenli kullanıcı girişi formu bloğu

en: If enabled, the user login block form will be submitted to the secure URL.
tr: Etkinleştirilmişse, kullanıcı girişi formu bloğu güvenli URL'ye gönderilecektir.
