Security Check (7.x-1.0-beta1) - en to vi translation catalogue (3 entries)

en: Update available
vi: Bản cập nhật hiện có

en: Unsupported release
vi: Bản phát hành không được hỗ trợ

en: Release revoked
vi: Bản phát hành bị hủy bỏ
