Select 2 (7.x-1.0) - en to hy translation catalogue (2 entries)

en: User interface
hy: Օգտագործողի ինտերֆեյսը

en: %name must be a positive integer.
hy: %name  պետք է լինի դրական ամբողջ թիվ:
