Sequential Nodes (7.x-1.1) - en to hy translation catalogue (3 entries)

en: User interface
hy: Օգտագործողի ինտերֆեյսը

en: None
hy: Ոչ մի

en: Advanced settings
hy: Ընդլայնված պարամետրեր
