Sequential Nodes (7.x-1.1) - en to kn translation catalogue (2 entries)

en: User interface
kn: ಬಳೆಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

en: None
kn: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
