Sequential Nodes (7.x-1.1) - en to my translation catalogue (3 entries)

en: User interface
my: အသုံးပြုသူအသွင်အပြင်

en: None
my: တစ်ခုမှ မဟုတ်

en: Advanced settings
my: အဆင့်မြင့် အထိန်းအချုပ်များ
