Serial Field (7.x-1.7) - en to de translation catalogue (5 entries)

en: Field
de: Feld

en: Default
de: Standard

en: Serial
de: Seriennummer

en: Auto increment serial field type.
de: Serien-Feldtyp, der sich automatisch erhöht

en: Hidden (Automatic)
de: Ausgeblendet (Automatisch)
