Server Monitor (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: delete
target: eliminar

en: Status
target: Estado

en: Delete
target: Eliminar

en: Cancel
target: Cancelar

en: Action
target: Ação

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: edit
target: editar

en: Save
target: Guardar

en: N/A
target: N/D

en: Up
target: Para cima

en: Method
target: Método

en: Down
target: Para baixo
