Server Monitor (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: delete
target: حذف

en: Status
target: وضعیت

en: Delete
target: حذف

en: Cancel
target: لغو

en: Action
target: عملکرد

en: Weight
target: وزن

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: edit
target: تدوین

en: Save
target: ذخیره

en: N/A
target: هیچ

en: Up
target: بالا
