Session API (7.x-1.0-rc1) - en to fr translation catalogue (7 entries)

en: Session API Configuration
fr: Configuration de Session API

en: Map Session API IDs to the {sessions} sid field.
fr: Faire correspondre les identifiants Session API au champ {sessions}.sid.

en: Provides an interface for storing session information.
fr: Fournit une interface pour stocker les informations de session.

en: Cookie expire time
fr: Délai d'expiration du cookie

en: The <strong>Session API</strong> module sets an additional cookie in the end users' browsers in order to better track sessions across logins and logouts. This is the amount of time, in seconds, that the cookie will stay valid in a user's browser.
fr: Le module <strong>Session API</strong> définit un nouveau cookie dans le navigateur des utilisateurs finaux, pour un meilleur suivi des connexions et déconnexions. C'est un délai de validité, en secondes, durant lequel le cookie du navigateur de l'utilisateur final restera valide.

en: Configure Session API behavior.
fr: Configurer le comportement de Session API.

en: Added a timestamp field and index to the session_api table.
fr: Ajout d'un champ d'horodatage et d'un index pour la table session_api.
