Session Limit (7.x-2.0-rc2) - en to de translation catalogue (8 entries)

en: Session limit
de: Sitzungslimit

en: Maximum sessions
de: Maximale Anzahl Sitzungen

en: Default sessions
de: Standard Sitzungen

en: Maximum number of active sessions configured specific to the user.
de: Maximale Anzahl aktiver Sitzungen für diesen Benutzer

en: Maximum number of active sessions allowed, accounting for all configuration possibilities.
de: Maximale Anzahl aktiver Sitzungen unter Betracht aller Konfigurationsmöglichkeiten

en: Maximum sessions by role
de: Maximale Anzahl Sitzungen pro Rolle

en: Maximum number of active sessions allowed by role.
de: Maximale Anzahl aktiver Sitzungen pro Rolle

en: Maximum sessions for user
de: Maximale Anzahl Sitzungen pro Benutzer
