Settings Menu Link (7.x-1.1) - en to is translation catalogue (4 entries)

en: delete
is: eyða

en: Delete
is: Eyða

en: Path
is: Slóð

en: The menu system stores system paths only, but will use the URL alias for display. %link_path has been stored as %normal_path
is: Kerfisvalmynd geymir eingöngu kerfisslóðir, en birtir samheiti (alias) slóðar. %link_path hefur verið vistuð sem %normal_path
