Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: User interface
de: Benutzeroberfläche

en: Reset to defaults
de: Auf Standardwerte zurücksetzen

en: The configuration options have been reset to their default values.
de: Die Einstellungen wurden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
