Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to es translation catalogue (3 entries)

en: User interface
es: Interfaz de usuario

en: Reset to defaults
es: Restablecer valores predeterminados

en: The configuration options have been reset to their default values.
es: Se han restablecido los valores predefinidos de las opciones de configuración.
