Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: User interface
target: واسط کاربری

en: Reset to defaults
target: بازگرداندن به پيش‌فرض

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: گزینه‌های پیکربندی به مقادیر پیش‌فرض‌شان باز نشانی شدند.
