Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to fr translation catalogue (3 entries)

en: User interface
fr: Interface utilisateur

en: Reset to defaults
fr: Réinitialiser aux valeurs par défaut

en: The configuration options have been reset to their default values.
fr: Les options de configuration ont été réinitialisées à leurs valeurs par défaut.
