Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to he translation catalogue (3 entries)

en: User interface
he: ממשק משתמש

en: Reset to defaults
he: חזרה להגדרות ברירת המחדל

en: The configuration options have been reset to their default values.
he: אפשרויות התצורה הוחזרו למצבן ההתחלתי.
