Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to hu translation catalogue (3 entries)

en: User interface
hu: Felhasználói felület

en: Reset to defaults
hu: Visszaállítás az alapértelmezésre

en: The configuration options have been reset to their default values.
hu: A beállítások vissza lettek állítva az alapértelmezés szerinti értékükre.
