Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to ja translation catalogue (3 entries)

en: User interface
ja: ユーザーインターフェース

en: Reset to defaults
ja: デフォルトに戻す

en: The configuration options have been reset to their default values.
ja: 設定オプションがデフォルトの値に戻されました。
