Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to sv translation catalogue (3 entries)

en: User interface
sv: Användargränssnitt

en: Reset to defaults
sv: Återställ till standardvärden

en: The configuration options have been reset to their default values.
sv: Inställningarna har återställts till sina standardvärden.
