Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to th translation catalogue (3 entries)

en: User interface
th: ส่วนติดต่อผู้ใช้

en: Reset to defaults
th: คืนค่าเดิม

en: The configuration options have been reset to their default values.
th: คืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าปริยายแล้ว
