Settings reset button (7.x-1.0-rc1) - en to tr translation catalogue (3 entries)

en: User interface
tr: Kullanıcı arayüzü

en: Reset to defaults
tr: Öntanımlı ayarlara geri dön

en: The configuration options have been reset to their default values.
tr: Yapılandırma seçenekleri öntanımlı değerlerine getirildi.
