ShrinkTheWeb Screenshot Thumbnails (7.x-1.10) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Log
target: گزارش

en: Link
target: پیوند

en: Settings
target: تنظیمات

en: Timestamp
target: الگوی زمانی

en: Error
target: خطا

en: Domain
target: دامنه

en: Quality
target: کیفیت

en: Referrer
target: ارجاع دهنده

en: Full
target: کامل

en: Debug
target: اشکال زدایی

en: Invalid
target: نامعتبر
