ShrinkTheWeb Screenshot Thumbnails (7.x-1.10) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Log
target: 日志

en: Link
target: 链接

en: Settings
target: 设置

en: Timestamp
target: 时间戳

en: Error
target: 错误

en: Domain
target: 域

en: Quality
target: 质量

en: Referrer
target: 来源

en: Full
target: 完整

en: Debug
target: 调试

en: Invalid
target: 无效的

en: Max height
target: 最大高度

en: Hash
target: 哈希
