shs search api (7.x-1.0) - en to fi translation catalogue (3 entries)

en: never
fi: ei koskaan

en: always
fi: aina

en: An invalid vocabulary is selected. Please change it in the options.
fi: Sanastoa ei ole valittuna. Muuta asetusta.
