shs search api (7.x-1.0) - en to it translation catalogue (3 entries)

en: never
it: mai

en: always
it: sempre

en: An invalid vocabulary is selected. Please change it in the options.
it: È stato selezionato un vocabolario non valido. Si prega di modificarlo nelle opzioni.
