shs search api (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: never
target: nunca

en: always
target: sempre

en: An invalid vocabulary is selected. Please change it in the options.
target: Um vocabulário inválido foi selecionado. Por favor altere as configurações.

en: Output this field with !chosen
target: Saída deste campo com !chosen

en: Select in which cases the element will use the !chosen module for the term selection of each level.
target: Selecionar os casos em que o elemento irá utilizar o módulo !chosen para a seleção do termo de cada nível.

en: let chosen decide
target: deixe o chosen decidir
