shs search api (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (3 entries)

en: never
ar: أبدا

en: always
ar: دائمًا

en: An invalid vocabulary is selected. Please change it in the options.
ar: أخترت كلمة خاطئة. قم بتغييرها من الخيارات
