shs search api (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (2 entries)

en: never
fr: jamais

en: An invalid vocabulary is selected. Please change it in the options.
fr: Un vocabulaire invalide a été sélectionné. Merci de le modifier dans les options.
