Shunt (7.x-1.2) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
ca: Desa la configuració

en: Description
ca: Descripció

en: Name
ca: Nom

en: Performance and scalability
ca: Rendiment i escalabilitat
