Shunt (7.x-1.2) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
de: Konfiguration speichern

en: Description
de: Beschreibung

en: Performance and scalability
de: Leistungsstärke und Skalierbarkeit

en: Example modules
de: Beispielmodule
