Shunt (7.x-1.2) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: Save configuration
uk: Зберегти конфігурацію

en: Description
uk: Опис

en: Name
uk: Назва (ім'я)

en: Performance and scalability
uk: Швидкодія і масштабованість

en: Example modules
uk: Модулі-приклади
