Shunt (7.x-1.2) - en to id translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
id: Simpan konfigurasi

en: Description
id: Deskripsi

en: Name
id: Nama

en: Performance and scalability
id: Kinerja dan skalabilitas
