Website shutdown (7.x-1.2) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Open
vi: Mở

en: Advanced settings
vi: Các thiết lập nâng cao

en: System
vi: Hệ thống

en: About
vi: Giới thiệu
