Website shutdown (7.x-1.0) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: Open
de: Geöffnet

en: About
de: Über

en: Paths to exclude
de: Auszuschließende Pfade

en: Redirect page
de: Weiterleitungsseite
