SideComments Now (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Other
vi: Khác

en: Not installed
vi: Chưa được cài đặt

en: Installed
vi: Đã cài đặt

en: Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.
vi: Bình luận của bạn đang chờ được quản trị viên xét duyệt và sẽ được xuất bản nếu được duyệt.
