SideComments Now (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Other
ar: آخر

en: Not installed
ar: غير مركب

en: Installed
ar: مثبت

en: Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.
ar: تم وضع تعليقك في وضع الانتظار للمعاينة من طرف إدارة الموقع وسيتم نشره بعد الموافقة عليه.
