Signatures for Forums (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: None
target: هیچ

en: Always
target: همیشه

en: Limits
target: سقف‌ها

en: Global
target: سراسری

en: User signature
target: امضای کاربر
