Simple Blogroll (7.x-1.0-beta1) - en to de translation catalogue (6 entries)

en: new
de: Neu

en: Watchdog
de: Wächter

en: Untitled
de: Ohne Titel

en: Link to site
de: Link zu einer Seite

en: The URL %url is invalid. Please enter a fully-qualified URL, such as http://www.example.com/feed.xml.
de: Die URL %url ist ungültig. Bitte geben Sie eine vollständige URL ein, wie zum Beispiel http://www.example.com/feed.xml.

en: Feed URLs
de: Feed-URLs
