Site Audit (7.x-2.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (58 entries)

en: Title
target: 标题

en: Status
target: 状态

en: Content
target: 内容

en: Value
target: 值

en: Development
target: 开发

en: Type
target: 类型

en: Enabled
target: 启用

en: Content types
target: 内容类型

en: None
target: 无

en: Settings
target: 设置

en: Name
target: 名称

en: Summary
target: 摘要

en: Views
target: 视图

en: Path
target: 路径

en: Updates
target: 更新

en: Unknown
target: 未知

en: Paths
target: 路径

en: Back to top
target: 返回页首

en: User
target: 用户

en: Block
target: 区块

en: Page
target: 页面

en: Database
target: 数据库

en: Module
target: 模块

en: Extensions
target: 扩展名

en: Collation
target: 排序规则

en: Custom
target: 自定义

en: Roles
target: 角色

en: Vocabulary
target: 词汇表

en: Severity
target: 严重性

en: Count
target: 计数

en: Warning
target: 警告

en: Line
target: 行

en: Caching
target: 缓存

en: State
target: 状态

en: Terms
target: 术语

en: Code
target: 代码

en: Security
target: 安全

en: Role
target: 角色

en: Class
target: 类别

en: Users
target: 用户

en: Minimum cache lifetime
target: 最小缓存周期

en: Rows
target: 行

en: Info
target: 信息

en: Last run
target: 上次运行

en: Missing
target: 缺失

en: Content Type
target: 内容类型

en: Reason
target: 原因

en: Information
target: 信息

en: Global
target: 全局

en: Report
target: 报告

en: Pass
target: 通过

en: Duplicate titles
target: 重复标题

en: Taxonomy vocabularies
target: 分类词汇

en: Disabled modules
target: 禁用的模块

en: Entity Type
target: 实体类型

en: Block caching is inactive because you have enabled modules defining content access restrictions.
target: 区块缓存未启用因为当前启用了定义内容访问权限的模块。

en: Expiration of cached pages
target: 缓存页面到期时间

en: There are no enabled views.
target: 没有启用的视图。
