Site Audit (7.x-2.0-beta1) - en to th translation catalogue (28 entries)

en: Title
th: หัวข้อ

en: Status
th: สถานะ

en: Value
th: ค่า

en: Type
th: ประเภท

en: Enabled
th: เปิดใช้งาน

en: Content types
th: ชนิดเนื้อหา

en: None
th: ไม่มี

en: Settings
th: ตั้งค่า

en: Views
th: ดู

en: Path
th: ตำแหน่งพาธ

en: Unknown
th: ไม่รู้

en: Database
th: ฐานข้อมูล

en: Custom
th: กำหนดเอง

en: Vocabulary
th: คำศัพท์

en: Severity
th: ระดับความรุนแรง

en: Count
th: จำนวน

en: Warning
th: การเตือน

en: Caching
th: ตั้งค่าแคช

en: State
th: รัฐ

en: Code
th: รหัส

en: Minimum cache lifetime
th: อายุสั้นสุดของแคช

en: Rows
th: แถว

en: Info
th: ข้อมูล

en: Global
th: ส่วนกลาง

en: Disabled modules
th: ปิดใช้งานโมดูล

en: Block caching is inactive because you have enabled modules defining content access restrictions.
th: การใช้งานแคชของบล็อคถูกปิดไว้ เนื่องจากคุณเปิดใช้งานโมดูลที่มีการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา

en: Expiration of cached pages
th: เวลาหมดอายุของหน้าเว็บในแคช

en: There are no enabled views.
th: ไม่มีการใช้งาน views
