Site Audit (7.x-2.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (50 entries)

en: Title
target: 標題

en: Status
target: 狀態

en: Content
target: 內容

en: Value
target: 數值

en: Development
target: 開發

en: Type
target: 類型

en: Enabled
target: 啟用

en: Content types
target: 內容類型

en: None
target: 無

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Summary
target: 摘要

en: Path
target: 路徑

en: Unknown
target: 未知

en: User
target: 使用者

en: Block
target: 區塊

en: Page
target: 頁面

en: Database
target: 資料庫

en: Module
target: 模組

en: Custom
target: 自訂

en: Roles
target: 角色

en: Vocabulary
target: 主分類

en: Severity
target: 嚴重性

en: Count
target: 次數

en: Default class
target: 預設分類

en: Warning
target: 警告

en: Line
target: 行號

en: Caching
target: 快取

en: State
target: 狀態

en: Terms
target: 項目

en: Code
target: 代碼

en: Security
target: 安全性

en: Role
target: 角色

en: Class
target: 類別

en: Users
target: 使用者

en: Minimum cache lifetime
target: 最短的快取保存時間

en: Rows
target: 列

en: Info
target: 資訊

en: Missing
target: 遺失

en: Content Type
target: 內容類型

en: Reason
target: 原因

en: Information
target: 資訊

en: Global
target: 全域

en: Field Name
target: 欄位名稱

en: Report
target: 報表

en: Pass
target: 通過

en: Disabled modules
target: 未啟用的模組

en: Block caching is inactive because you have enabled modules defining content access restrictions.
target: 請注意，當啟用了定義內容存取限制的模組時，區塊快取將不會作用。

en: Expiration of cached pages
target: 快取頁面有效期限

en: There are no enabled views.
target: 沒有啟用的Views
