Site Status Message (7.x-1.0) - en to hu translation catalogue (2 entries)

en: About
hu: Leírás

en: The settings for this module can be configured on the <a href="@url">Site Information</a> page.
hu: E modul beállításai a <a href="@url">Webhely-információk</a> oldalon módosíthatók.
