Site Status Message (7.x-1.3) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: Warning
bo: ཉེན་བརྡ

en: Information
bo: ཆ་འཕྲིན

en: About
bo: གསལ་བཤད

en: Status message
bo: གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན
