Site Test (7.x-1.3) - en to jv translation catalogue (1 entry)

en: 1 e-mail was sent during this test. | @count e-mails were sent during this test.
jv[0]: 1 e-mail uwis dikirim sakjroning pengujian.
jv[1]: @count e-mail uwis dikirim sakjroning pengujian.
