Skinr (7.x-1.0-alpha1) - en to ml translation catalogue (3 entries)

en: Cancel
ml: രദ്ദാക്കുക

en: Advanced options
ml: ഉയര്‍ന്നതലത്തിലുള്ള ഐച്ഛികങ്ങള്‍

en: Save
ml: സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക
