Skip-Maintenance-Mode-By-IP (7.x-1.1) - en to ja translation catalogue (3 entries)

en: Description
ja: 説明

en: IP address
ja: IPアドレス

en: Operating in maintenance mode.
ja: メンテナンスモードにて稼働中です。
