Skip-Maintenance-Mode-By-IP (7.x-1.1) - en to ta translation catalogue (3 entries)

en: Description
ta: விரிவாக்கம்

en: IP address
ta: IP முகவரி

en: Operating in maintenance mode.
ta: பராமரிப்பு முறையில் செயல்படுகிறது.
