Skip-Maintenance-Mode-By-IP (7.x-1.2) - en to hy translation catalogue (3 entries)

en: Description
hy: Նկարագրություն

en: IP address
hy: IP հասցե

en: Operating in maintenance mode.
hy: Գործում է տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում:
