Skip-Maintenance-Mode-By-IP (7.x-1.0-beta1) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Allowed IP addresses
uk: Дозволені IP-адреси

en: Operating in maintenance mode.
uk: Робота в режимі обслуговування.

en: IP address 1
uk: IP-адреса 1

en: IP address 2
uk: IP-адреса 2

en: IP address 3
uk: IP-адреса 3

en: Allow IP addresses to access the website while in maintenance mode
uk: Дозволити IP-адресі доступ на веб-сайт в режимі обслуговування
